Von: Fluchbegleiter

Bei einem der letzten Castor-Transporte hatte sich ein Straftäter in Frankreich mitten auf der Strecke angekettet und dachte, der Zug kommt wie in Deutschland im Schneckentempo mit Antikonflikt-Team und Psychologen.
:grin:
Der kam aber ganz schnell mit 100 km/h, dem Straftäter wurden die Beine abgefahren und er starb.
Der Typ hatte also doch recht: Castor-Transporte sind gefährlich! Jetzt wird er in der Statistik bestimmt als Atomopfer geführt; dieser Castor-Transport forderte somit ein Atomopfer mehr als Fukushima. Mutti muss die Situation neu bewerten und den sofortigen Ausstieg aus dem Gleisverkehr vorantreiben!