Von: byzanz

Die deutsche Psychose ist bei der evangelischen Kirche besonders groß.

Man trägt schwer daran, dass man den Nationalsozialisten im allgemeinen doch sehr wohlwollend gegenüberstand.

Das will man jetzt wiedergutmachen, indem man viel Toleranz, Nächstenliebe und Gutmenschentum dem Islam gegenüber beweist.

Und so begeht man den zweiten schwerwiegenden historischen Fehler innerhalb eines Jahrhunderts..